Title: LƯỢNG GIÁ BÀI 3 CÔ HƯƠNG
Course: MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE

Q: Tiêu chuẩn cho phép của khí Nito dioxit trong khu vực đông dân cư tính theo trung bình ngày đêm ( đơn vị mg/ met khối):
- 0,065
- 0,075
- 0,085
- 0,095.
A: 0,085

Q: Tiêu chuẩn cho phép của khí Sunfua dioxit trong khu vực đông dân cư tính theo trung bình ngày đêm ( đơn vị mg/ met khối):
- 0,1
- 0,5
- 1,0
- 1,5.
A: 0,5

Q: Đối với các bệnh viện lao, phong, tâm thần…cần phải ở xa khu dân cư ít nhất là:
- 500m
- 800m
- 1000m
- 1500m .
A: 1000m

Q: Hiện nay, người ta lấy mức diện tích bình quân giường bệnh để tính ra tổng diện tích khu đất bệnh viện là ( đơn vị: met vuông/ giường bệnh):
- 50 - 60
- 80 - 100
- 100 - 150
- 120 - 170 .
A: 100 - 150

Q: Theo tiêu chuẩn, diện tích vườn hoa và cây xanh trong bệnh viện phải chiếm tỷ lệ phần trăm là:
- 30 - 40
- 40 - 45
- 45 - 50
- 50 - 60 .
A: 50 - 60 .

Q: Khu điều trị bệnh nhân cần phải cách xa đường giao thông chính ít nhất là bao nhiêu mét:
- 15
- 20
- 25
- 30 .
A: 30 .

Q: Diện tích để xây dựng 3 khu: hành chính, điều trị, hậu cần quản trị chiếm tỷ lệ là bao nhiêu trong tổng diện tích xây dựng bệnh viện:
- 60
- 65
- 70
- 80.
A: 80.

Q: Khoảng cách ít nhất từ khoa truyền nhiễm tới các khu không có bệnh nhân truyền nhiễm là bao nhiêu mét:
- 25
- 30
- 35
- 40.
A: 30

Q: Khoảng các giữa các nhà cao 2-3 tầng trong bệnh viện là bao nhiêu mét:
- 20
- 25
- 30
- 35.
A: 25

Q: Chiều rộng lối đi lại giữa các phòng là bao nhiêu mét:
- 1,5
- 2,2
- 2,7
- 3,0.
A: 2,2

Q: Khoảng các giữa các nhà cao trên 5 tầng trong bệnh viện là:
- Bằng chiều cao tòa nhà cao nhất
- Bằng tỏng chiều cao hai tòa nhà
- Bằng 2 lần chiều cao tòa nhà cao nhất
- Bằng 2 lần chiều cao tòa nhà thấp nhất.
A: Bằng 2 lần chiều cao tòa nhà cao nhất

Q: Chiều sâu trong phòng bệnh tối đa không quá:
- 6 mét
- 7 mét
- 8 mét
- 9 mét.
A: 6 mét

Q: Hệ số chiếu sáng cho phòng mổ, phòng thay băng, phòng sản trong bệnh viện:
- 1/1
- 1/2
- 1/3
- 1/4.
A: 1/1

Q: Hệ số chiếu sáng cho phòng bác sỹ, phòng điều trị, phòng chẩn đoán trong bệnh viện:
- 1/2
- 1/3
- 1/5
- 1/7.
A: 1/5

Q: Hệ số chiếu sáng cho phòng bệnh nhân trong bệnh viện:
- 1/5
- 1/7
- 1/8
- 1/9.
A: 1/7

Q: Để tránh lây bệnh bằng giọt bắn nước bọt, các giường bệnh cần kê cách nhau bao xa:
- 0,5 – 0,6 mét
- 0,7 – 0,8 mét
- 0,9 – 1,0 mét
- 1,1 – 1,3 mét.
A: 0,9 – 1,0 mét

Q: Nhiễm trùng bệnh viện xảy ra trong thời hạn sau khi nhập viện là:
- 24 giờ
- 48 giờ
- 72 giờ
- 100 giờ.
A: 48 giờ

Q: Nhiễm trùng bệnh viện xảy ra trong thời hạn đối với nhiễm trùng vết mổ là:
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 35 ngày.
A: 30 ngày

Q: Một trong 3 nguồn nhiễm trùng bệnh viện chính:
- Từ côn trùng
- Từ đồ bệnh nhân mang vào
- Từ vật liệu, dụng cụ y tế
- Từ khu dân cư.
A: Từ vật liệu, dụng cụ y tế

Q: Phương thức lây truyền nhiễm trùng bệnh viện qua tiếp xúc trực tiếp chiếm tỷ lệ phần trăm:
- 50
- 70
- 90
- 95.
A: 90

Q: Phương thức lây truyền nhiễm trùng bệnh viện qua các giọt nhỏ chiếm tỷ lệ phần trăm:
- 5
- 7
- 9
- 11.
A: 9

Q: Tác nhân gây nhiễm trùng bệnh viện nào chiếm tỷ lệ cao nhất:
- Virus
- Nấm
- Kí sinh trùng
- Vi khuẩn.
A: Vi khuẩn.

Q: Vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm:
- 90
- 80
- 70
- 60.
A: 90

Q: Tác nhân virus gây nhiễm trùng bệnh viện chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm:
- 9
- 8,7
- 7,8
- 8,5.
A: 9

Q: Tỷ lệ nhiẽm trùng thuộc loại nào là cao nhất:
- Nhiễm trùng vết mổ
- Nhiễm trùng huyết
- Nhiễm trùng đường tiết niệu
- Nhiễm trùng phổi.
A: Nhiễm trùng đường tiết niệu

Q: Tỷ lệ nhiẽm trùng vết mổ chiếm khoảng bao nhiêuphần trăm nhiễm trùng bệnh viện:
- 10
- 15
- 17
- 19.
A: 17

Q: Tỷ lệ nhiẽm trùng đường tiết niệu chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm nhiễm trùng bệnh viện:
- 40
- 50
- 60
- 70.
A: 50

Q: Địa điểm xây dựng trường học cần đảm bảo yêu cầu:
- Nằm ở trục đường giao thônng vận tải chính
- Gần nhưng nơi tụ tập đông người
- Nơi khô ráo, cách xa nguồn khí độc
- Gần bệnh viện.
A: Nơi khô ráo, cách xa nguồn khí độc

Q: Diện tích bình quân của trường học ở khu vực thành thị ( Đơn vị: mét vuông/ học sinh):
- 5
- 7
- 8
- 10.
A: 10.

Q: Diện tích bình quân trên 1 học sinh của 1 lớp học:
- 0,6 – 0,8 mét vuông
- 0,8 – 1,0 mét vuông
- 1,0 – 1,2 mét vuông
- 0,5 – 0,7 mét vuông.
A: 0,8 – 1,0 mét vuông