Title: Câu hỏi bài 3
Course: MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE

Q: Đối với các bệnh viện lao, phong, tâm thần…cần phải ở xa khu dân cư ít nhất là:
- 500m
- 800m
- 1000m
- 1500m .
A: 1000m

Q: Hiện nay, người ta lấy mức diện tích bình quân giường bệnh để tính ra tổng diện tích khu đất bệnh viện là ( đơn vị: met vuông/ giường bệnh):
- 50 - 60
- 80 - 100
- 100 - 150
- 120 - 170 .
A: 100 - 150

Q: Theo tiêu chuẩn, diện tích vườn hoa và cây xanh trong bệnh viện phải chiếm tỷ lệ phần trăm là:
- 30 - 40
- 40 - 45
- 45 - 50
- 50 - 60 .
A: 50 - 60 .

Q: Khu điều trị bệnh nhân cần phải cách xa đường giao thông chính ít nhất là bao nhiêu mét:
Diện tích để xây dựng 3 khu: hành chính, điều trị, hậu cần quản trị chiếm tỷ lệ là bao nhiêu trong tổng diện tích xây dựng bệnh viện: {
~ 60
~ 65
~ 70
= 80. }
Khoảng cách ít nhất từ khoa truyền nhiễm tới các khu không có bệnh nhân truyền nhiễm là bao nhiêu mét: {
~ 25
= 30
~ 35
~ 40. }
Khoảng các giữa các nhà cao 2-3 tầng trong bệnh viện là bao nhiêu mét: {
~ 20
= 25
~ 30
~ 35. }
Chiều rộng lối đi lại giữa các phòng trong bệnh viện là bao nhiêu mét: {
~ 1,5
= 2,2
~ 2,7
~ 3,0. }
Chiều sâu trong phòng bệnh tại các bệnh viện tối đa không quá: {
= 6 mét
~ 7 mét
~ 8 mét
~ 9 mét. }
Hệ số chiếu sáng nhân tạo cho phòng sinh mổ, phòng bác sĩ, phòng thủ thuật độ rọi cần đạt: {
~100 – 150 lux
~ 150 – 200 lux
= 200 – 500 lux
~ 500 – 600 lux. }
- 15
- 20
- 25
- 30 .
A: 30 .

Q: Để tránh lây bệnh bằng giọt bắn nước bọt, các giường bệnh cần kê cách nhau bao xa:
- 0,5 – 0,6 mét
- 0,7 – 0,8 mét
- 0,9 – 1,0 mét
- 1,1 – 1,3 mét.
A: 0,9 – 1,0 mét

Q: Nhiễm trùng bệnh viện xảy ra trong thời hạn sau khi nhập viện là:
- 24 giờ
- 48 giờ
- 72 giờ
- 100 giờ.
A: 48 giờ

Q: Trong nhiễm trùng bệnh viện, nhiễm trùng vết mổ xảy ra trong thời hạn là:
Trong nhiễm trùng bệnh viện, tỷ lệ nhiễm trùng sau mổ chiếm: {
~ 16%
= 17%
~ 18%
~ 20%. }
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 35 ngày.
A: 30 ngày

Q: Theo tiêu chuẩn, diện tích vườn hoa và cây xanh trong bệnh viện phải chiếm tỷ lệ phần trăm là:
- 30 – 40%
- 40 – 45%
- 45 – 50%
- 50 – 60% .
A: 50 – 60% .

Q: Khu điều trị bệnh nhân cần phải cách xa đường giao thông chính ít nhất là bao nhiêu mét:
Diện tích để xây dựng 3 khu: hành chính, điều trị, hậu cần quản trị chiếm tỷ lệ là bao nhiêu trong tổng diện tích xây dựng bệnh viện: {
~ 60%
~ 65%
~ 70%
= 80%. }
Khoảng cách ít nhất từ khoa truyền nhiễm tới các khu không có bệnh nhân truyền nhiễm là bao nhiêu mét: {
~ 25m
= 30m
~ 35m
~ 40m. }
Khoảng các giữa các nhà cao 2-3 tầng trong bệnh viện là bao nhiêu mét: {
~ 20m
= 25m
~ 30m
~ 35m. }
Chiều rộng lối đi lại giữa các phòng trong bệnh viện là bao nhiêu mét: {
~ 1,5m
= 2,2m
~ 2,7m
~ 3,0m. }
Chiều sâu trong phòng bệnh tại các bệnh viện tối đa không quá: {
= 6 mét
~ 7 mét
~ 8 mét
~ 9 mét. }
Hệ số chiếu sáng nhân tạo cho phòng sinh mổ, phòng bác sĩ, phòng thủ thuật độ rọi cần đạt: {
~100 – 150 lux
~ 150 – 200 lux
= 200 – 500 lux
~ 500 – 600 lux. }
- 15m
- 20m
- 25m
- 30m .
A: 30m .