Title: LƯỢNG GIÁ BÀI 2 CÔ HƯƠNG
Course: MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE

Q: Nước mưa, nước suối làm tan chì dễ hơn:
- Nước biển.
- Nước giếng khoan.
- Nước sông, hồ ao.
- Nước máy.
A: Nước sông, hồ ao.

Q: Nước ngầm có nhược điểm là:
- Có nhiều sắt.
- Có nhiều đồng.
- Có nhiều chì.
- Có nhiều kẽm.
A: Có nhiều sắt.

Q: Nước có độ màu cao:
- Nước máy.
- Nước ngầm.
- Nước mưa.
- Nước hồ, đầm.
A: Nước hồ, đầm.

Q: Các nguồn ô nhiễm không khí nhân tạo chủ yếu là do:
- Quá trình thiêu đốt nhiên liệu sinh ra.
- Quá trình huỷ hoại, thối rữa động, thực vật.
- Các thảm họa thiên nhiên gây ra.
- Tất cả 3 đáp án trên.
A: Quá trình thiêu đốt nhiên liệu sinh ra.

Q: Phương pháp tiệt khuẩn đảm bảo nhất:
- Dùng tia tử ngoại.
- Dùng hoá chất sinh ra Clo hoặc hợp chất của Clo.
- Tiệt trùng bằng ozôn.
- Dùng nhiệt độ.
A: Dùng nhiệt độ.

Q: Chất nào sau đây mà tiêu chuẩn cho phép là 2 - 3mg O2 / 1 lít nước:
- Chất hữu cơ.
- Amoniac (NH3)
- Chất hữu cơ thực vật.
- Nitrit (NO2).
A: Chất hữu cơ thực vật.

Q: Ở Việt Nam tiêu chuẩn về số lượng nước ở thị trấn là:
- 40lit/ người trong 24h.
- 40lit/ người.
- 40lit trong 24h.
- 40lit.
A: 40lit/ người trong 24h.

Q: Để tuyến giáp làm việc được bình thường cần:
- 200g iốt.
- 200g iốt mỗi ngày.
- 200g iốt mỗi người .
- 180g iốt mỗi ngày.
A: 200g iốt mỗi ngày.

Q: Con người can thiệp vào môi trường để cải tạo môi trường sẽ gây ra:
- Sự thay đổi của môi trường.
- Sự thay đổi cơ thể sống.
- Sự thay đổi cơ thể và môi trường sống.
- Sự thay đổi mối tương tác giữa cơ thể và môi trường sống.
A: Sự thay đổi mối tương tác giữa cơ thể và môi trường sống.

Q: Bị ngộ độc chì khi dùng nước có hàm lượng chì là:
- 1-1,5mg.
- 1-1,5mg/lít.
- 1-1,5mg/ 2 lít.
- 1- 1,5 mg/ngày.
A: 1-1,5mg/lít.

Q: Nước suối thuộc :
- Nguồn nước mưa.
- Nguồn nước ngầm.
- Nguồn nước giếng .
- Nguồn nước bề mặt.
A: Nguồn nước bề mặt.

Q: Xử lý nước có dùng phèn khi nước có độ đục:
- Lớn hơn 200mg/lit.
- Lớn hơn 100mg/lit.
- Lớn hơn 2000mg/lit .
- Lớn hơn 2500mg/lit.
A: Lớn hơn 2000mg/lit .

Q: Nước chảy từ từ qua bể do tác động của trọng lực các hạt cặn sẽ rơi xuống đáy bể là nguyên tắc của:
- Bể lắng.
- Làm trong và khử màu.
- Khử sắt.
- Bể lọc nhanh.
A: Bể lắng.

Q: Loại phèn không được dùng khi làm trong nước:
- Phèn nhôm Al2 (SO4)3.
- Phèn chua Al2 (SO4)3, K2SO4.
- Phèn sắt FeSO4.
- Phèn sắt FeCl3.
A: Phèn sắt FeSO4.

Q: Các nguồn ô nhiễm không khí nhân tạo do con người tạo ra loại trừ:
- Nguồn ô nhiễm công nghiệp.
- Nguồn ô nhiễm giao thông vận tải.
- Nguồn ô nhiễm do sinh hoạt của con người.
- Nguồn ô nhiễm do các quá trình huỷ hoại, thối rữa thực vật và động vật tự nhiên.
A: Nguồn ô nhiễm do các quá trình huỷ hoại, thối rữa thực vật và động vật tự nhiên.

Q: Vai trò của chất thải loại trừ:
- Làm diện tích đất trồng rộng hơn.
- Làm nhiễm bẩn môi trường xung quanh.
- Là nơi hoạt động của sinh vật trung gian truyền bệnh.
- Chất thải sau xử lý đem lại hiệu quả kinh tế cao.
A: Làm diện tích đất trồng rộng hơn.

Q: Loại hố xí chỉ phù hợp với vùng có mức nước ngầm cách xa mặt đất, đất có độ thấm tốt, không bị ngập lụt và có đủ nước giội:
- Hố xí 2 ngăn.
- Hố xí thấm giội nước.
- Hố xí tự hoại.
- Tất cả 3 loại trên.
A: Hố xí thấm giội nước.

Q: Các phương pháp khử sắt:
- Khử sắt bằng làm thoáng.
- Khử sắt bằng làm thoáng đơn giản và lọc .
- Khử sắt bằng 2 phương pháp 1 và 2
- Khử sắt bằng phương pháp lọc.
A: Khử sắt bằng 2 phương pháp 1 và 2

Q: Một trong những mục đích của việc xử lý chất thải là biến chất thải thành:
- Phân bón hữu cơ.
- Thuốc tăng trưởng.
- Thuốc diệt sâu bọ.
- Đồ gia dụng.
A: Phân bón hữu cơ.

Q: Chỉ số coli (coli index) là:
- Số lượng E.coli trong 1 ml nước.
- Số lượng E.coli trong 1 lít nước.
- Số lượng E.coli trong 10 lít nước.
- Số lượng E.coli trong 100 lít nước.
A: Số lượng E.coli trong 1 lít nước.

Q: Trong nước sạch tiêu chuẩn qui định là :
- Không có Cl.perfringen.
- Có 1 Cl.perfringer.
- Có 2 Cl.perfringer.
- Có 3 Cl.perfringer.
A: Không có Cl.perfringen.

Q: Nước có loại nào sau đây thì biểu thị nước bị nhiễm phân từ lâu:
- Cl.perfringen.
- E.coli.
- Ký sinh trùng.
- Các yếu tố vi lượng.
A: Cl.perfringen.

Q: Đun sôi nước là tiệt trùng bằng:
- Phương pháp vật lý.
- Phương pháp cơ học.
- Phương pháp hóa học.
- Cả 3 đáp án trên.
A: Phương pháp vật lý.

Q: Ống khói của các nhà máy thải vào môi trường thuộc nguồn ô nhiễm:
- Nguồn ô nhiễm thiên nhiên .
- Nguồn ô nhiễm công nghiệp .
- Nguồn ô nhiễm giao thông vận tải.
- Nguồn ô nhiễm do sinh hoạt con người gây ra.
A: Nguồn ô nhiễm công nghiệp .